OBJECT      = ELEMENT_DEFINITION
   NAME         = "DECLINATION_OFFSET"
   STATUS_TYPE  = "PENDING"
   STATUS_NOTE  = "1.0 2005-08-23 ACR  Draft definition"
   DESCRIPTION  = "
     The DECLINATION_OFFSET gives a distance offset relative to 
     the DECLINATION value quoted within the same scope.  The 
     offset is positive in the direction of positive declination.
     The default unit is arcseconds.  The meaning and implication 
     of the DECLINATION_OFFSET should be explained by using the 
     OFFSET_DESCRIPTION keyword.
     "
   SOURCE_NAME       = "PDS SBN/A.C.Raugh"
   GENERAL_DATA_TYPE = "REAL"
   UNIT_ID           = "ARCSECOND"
   VALID_MAXIMUM     = "N/A"
   VALID_MINIMUM     = "N/A"
   MAXIMUM_LENGTH    = "N/A"
   MINIMUM_LENGTH    = "N/A"
   STANDARD_VALUE_SET          = "N/A"
   STANDARD_VALUE_TYPE         = "N/A"
   STANDARD_VALUE_SET_DESC     = "N/A"
   DEFAULT                     = 0.00
   FORMATION_RULE_DESC         = "N/A"
   SYSTEM_CLASSIFICATION_ID    = "COMMON"
   GENERAL_CLASSIFICATION_TYPE = "PARAM"
END_OBJECT = ELEMENT_DEFINITION

END
